1 mass of As 5 1 2 mol 3 74.922 g/mol 1 mass of O 5 1 3 mol 3 15.999 g/mol 1 mass of As_2O_3 5 1 197.841 g/mol 1 mass of C 5 1 7 mol 3 12.011 g/mol 1 mass of H 5 1 8 mol 3 1.008 g/mol 1 mass of C_7H_8 5 1 92.141 g/mol 1 mass of K 5 1 1 mol 3 39.098 g/mol 1 mass of N 5 1 1 mol 3 14.007 g/mol 1 mass of O 5 1 3 mol 3 15.999 g/mol 1 mass of KNO_3 5 1 101.102 g/mol